; Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "DFSound"
DESCRIPTION  'DFSOUND'

EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
	PSEgetLibType		@2
	PSEgetLibName		@3
	PSEgetLibVersion	@4
	SPUconfigure		@5
	SPUabout			@6
	SPUinit				@7
	SPUshutdown			@8
	SPUtest				@9						   
	SPUopen				@10
	SPUclose			@11

	SPUplayADPCMchannel	@12
	SPUwriteRegister	@13
	SPUreadRegister		@14
	SPUregisterCallback	@15

	SPUwriteDMA		    @16
	SPUreadDMA		    @17
	SPUregisterCDDAVolume @18
	SPUwriteDMAMem		@19
	SPUreadDMAMem		@20
	SPUfreeze			@21
	;SPUupdate	 		@22
	SPUasync	 		@23

    SPUplayCDDAchannel      @24

    SPUgetOne		    @25
    SPUputOne			@26
    SPUplaySample		@27
    SPUsetAddr			@28
    SPUsetPitch			@29
    SPUsetVolumeL		@30
    SPUsetVolumeR		@31
    SPUstartChannels1	@32
    SPUstartChannels2	@33
    SPUstopChannels1	@34
    SPUstopChannels2	@35
    SPUplaySector		@36
