; Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "bladesio1"

EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
	PSEgetLibType		@2
	PSEgetLibName		@3
	PSEgetLibVersion	@4
	SIO1configure		@5
	SIO1about			@6
	SIO1test			@7
	SIO1init			@8
	SIO1shutdown		@9
	SIO1open			@10
	SIO1close			@11

	SIO1pause			@12
	SIO1resume			@13
	SIO1keypressed		@14
	
	SIO1writeData8		@15
	SIO1writeData16		@16
	SIO1writeData32		@17
	SIO1writeStat16		@18
	SIO1writeStat32		@19
	SIO1writeMode16		@20
	SIO1writeMode32		@21
	SIO1writeCtrl16		@22
	SIO1writeCtrl32		@23
	SIO1writeBaud16		@24
	SIO1writeBaud32		@25
	
	SIO1readData8		@26
	SIO1readData16		@27
	SIO1readData32		@28
	SIO1readStat16		@29
	SIO1readStat32		@30
	SIO1readMode16		@31
	SIO1readMode32		@32
	SIO1readCtrl16		@33
	SIO1readCtrl32		@34
	SIO1readBaud16		@35
	SIO1readBaud32		@36
	
	SIO1update			@37
	SIO1registerCallback	@38
